  ;---------------------------------------
  ;   FREEMEM.DEF module definition file
  ;---------------------------------------

  NAME          FREEMEM  WINDOWAPI

  DESCRIPTION   'Free Memory Display (C) Charles Petzold, 1988'
  PROTMODE
  HEAPSIZE      1024
  STACKSIZE     8192
  EXPORTS       ClientWndProc
